# 488 Федосеенков № 16

Михаил Алексеевич Федосеенков

## МИХАИЛ ФЕДОСЕЕНКОВ


## № 16

стихи

## КАЛЕНДАРНЫЕ МОТИВЫ

(книга в книге)

## * * *

Мягок нынче Савва,
Не чинит облавы.
По углам не тюкает,
Не хрустит льдобрюквою,
Не свивает сканью
По стеклу узорчики,
Ветерком лаская
Девушкам вихорчики.


Белой лапкою еловой
Приласкает взор она
И поманит в сон ледовый,
В тишину погружена.
Постою у края сказки,
Повнимаю тишине.
Да и до дому салазки
Разверну, как в полусне.


Томен колок немот.
Ветви берёзок встыли
В цельный полудня лёд,
И ни взмаха, ни пыли.