# Солнечный иней

Виталий Петрович Огородников

## ***

Первой горбольнице

Пятнадцать лет тому назад я чуть не утонул в Агане,
А тут опять чуть не сгорел? Судьба, ты не права.
Уже казалось, что меня несут вперёд ногами,
Но отлегло, когда дошло, что это — голова.

Я хлопнуть веками успел — рефлекс не дал осечек,
А, чтоб не подпалить нутро, истошно заорал
И осветил громады тьмы огнём алтарных свечек,
И наконец Всевышний сам услышал мой хорал.

Он видел всё и точно знал — когда горишь как факел
На стоны или на нытьё не остаётся сил,
И где-то в тучах высоко Он сам чуть не заплакал
И мой полёт на свет иной чуток притормозил.

Я не сгорел, я снова жив, со мной мои замашки,
А санитар мне говорил: «Да, повезло тебе,
Похоже, что родился ты в той клетчатой рубашке,
Когда б синтетика была — кранты, а тут — хэбэ».

Рубаху эту, чтобы снять, разрезали на части,
Но мы, больные, даже там достаточно шустры,
Распознаём и сквозь бинты о том, что близко счастье,
Как накрахмаленный халат вбежавшей медсестры.